% ɽ��   AGCM5 ��3�� �����ɲ���    Appendix: �ץ�����๽¤
%
% ����  90/11/30  ���湯͵
%       93/06/14  �ݺ�����       
% 
\Drireki{90/11/30 ���湯͵}
\Drireki{94/02/08 �ݺ�����  TeX ��}
\Drireki{97/03/08 ��Ƿ����  update}
%

\Dchapterhead

\section{���֥롼����ƤӽФ��γ�ά}

\begin{verbatim}
  �����åȥ��å�

��YPREP                  :  �����ƥ������� 
��SETPAR*                :  ������ʬ����������ѥ�᥿�ɤ߹�������
�� ������ASUTIM��ASDELT  :  Atime routine�ؤ�����
��   ��                    start��restart�ե�����λ���
��   ����PCONST          :  ʪ�����������
��
��SETCOR                 :  ��ǥ��ɸ������
��  ������SETLON         :  ���٤η׻�
��    ����SETLAT         :  ���٤η׻�
��    ��  ��������GAUSS  :  ���������٤η׻�
��    ����SETSIG         :  ��1������
��    ��  ��������SETSGM :  ��1/2�λ���
��    ��          ��������SETSIX* : ��1/2���ɤ߹���
��    ����HSCORD         :  Icord routine�ؤ�����
��
��
\end{verbatim}
\clearpage
\begin{verbatim}
��
����������ɤ߹�������
��
��RDSTRT                 :  ����ͤ��ɤ߹��ߤȺ�����
����������IFLOPN         :  �ե�����Υ����ץ�
��    ����RDGDST         :  ����ͤ��ɤ߹���
��    ��  ��������GDREAD :  GTOOL3����
��    ����RDGDSV         :  ����ȯ�����ɤ߹���
��    ��  ��������GDREAD         :  �ϳز����Υ��åȥ��å�
��    ����DSTRT                  :  ���������
��        ��������DSETC          :  �ϳز����Υ��åȥ��å�
��            ��  ��������DYNPAR*:  �ϳإѥ�᥿�ʿ�ʿ�Ȼ�etc�ˤ�����
��            ��      ����GAUSS  :  ���������ٲٽŤη׻�
��            ��      ����SPSTUP :  ���ڥ��ȥ��Ѵ��ν���
��            ��      ��  ��������RFFTIM��SETPNM
��            ��      ����SETCOF :  ���ڥ��ȥ�׻��η���������
��            ��      ����SETDIF :  ��ʿ�Ȼ��η����Υ��å�
��            ����STRTV          :  n-1/n step ��Grid��Wave��Grid����
��                ��������GUV2V  :  U,V(Grid)��D,phi(Wave)
��                    ����G2W    :  T/Ps/Q(Grid)��T/Ps/Q(Wave)
��                    ��  ��������SPG2W
��                    ����GENGD  :  D,Phi,T,Ps,Q,(Wave)��U,V,T,Ps,Q(Grid)
��                        ��������W2G��SPG2W
��
��RDSTRG                 : ��ɽ����ͤ��ɤ߹���
����������IFLOPN         :  �ե�����Υ����ץ�
��    ��������GDREAD     :  GTOOL3����
��
��SETTIM                 :  A����򵭲�(step routine TIMSTP�ؤ�����)
��AHSTRG                 :  U,V,T,Ps,Q,Vor,Div,Tg��Ihist routine�ؤ���Ͽ
����������HISTRG*        :  hist�����ؤ���Ͽ  (�����ѹ��ɤ߹���)
��        ��������IFLOPN :  �ե�����Υ����ץ�
��
��  ���������������� �ᥤ��롼�� ��������������������������������������������������������
��
������������
��
��TIMSTP                 :  �ե饰���åȡ�Astep routine�������ֹ�������
��
����(���ݦ���)�Υ�����
��
��SAVEGB                 :  Asavb routine ��U,V,T,Ps,Q,Vor,Div�򥻡���
��
��
\end{verbatim}
\clearpage
\begin{verbatim}
��
����ʪ������
��
��PHYSCS
����������PHSTRG         :  Evap,Sens,Rain,OLR,OSR,
��    ��  ��                Qvdf,Qcnd,QradL,QradS��Ihist routine�ؤ���Ͽ
��    ��  ��������HISTRG*:  hist�����ؤ���Ͽ  (�����ѹ��ɤ߹���)
��    ��          ��������IFLOPN :  �ե�����Υ����ץ�
��    ����TINTP          :  ��1/2�β�����֤����
��    ����PZLEVS         :  ���������٤����
��    ����PGRNDM         :  ��ɽ�ν��̡���ɽ�̤Υե����롿ɸ�����ɤ߹��ߡ�
��    ��  ��������RDCON  :  SST��Ǯ���̡������¡���0������ʬ������ɽ���֤��ɤ߹��ߡ�����
��    ��                 :  ��ɽ��ǥ뤫��ζ������(������ɽ��ǥ�ȸ�����褦�ʤ�ΤϤʤ�)
��    ��
��    ����PHMTX0         :  ����ץꥷ�åȹ���ν����(�����Ѳ���)���ե�å����ν����
��    ����RADFLX         :  ���ͥե�å����η׻�
��    ��  ��������LNGFLX*:  Ĺ�ȥե�å����η׻�
��    ��      ����SHTINS :  û�����͡����ͳ�
��    ��      ����SHTFLX :  û�ȥե�å����η׻�
��    ����VDFUVT*        :  U,V,T,Q�α�ľ�Ȼ��ե�å����η׻�
��    ��  ��������HISTRG*:  hist�����ؤ���Ͽ (�Ȼ����� DF[MHE])
��    ��  ��      ��������IFLOPN :  �ե�����Υ����ץ�
��    ��  ��������VDFCOF*:  �Ȼ������η׻�(Fix/K-theory/Meller-Yamada)
��    ��  ��������SHLCOF :  �����ѱ���ή���Ȼ���(Tiedtke�ˤ��parametarization)
��    ��  ��������HISTIN :  Ihist routine�ؽ��� (�Ȼ����� DF[MHE])
��    ����SFCUVT*        :  U,V,T,Q����ɽ�ե�å����η׻�
��    ��  ��������BLKCOF*:  U,T,Q�ΥХ륯����(Kondo/Louis)
��    ����PHYTND         :  U,V,T,Q��ʪ�������ˤ�벹���Ѳ�Ψ�η׻�
��    ��  ��������LUMAK3��LUSOL3  :  ����Σ̣�ʬ�򡦣̣�ʬ��ˤ���η׻�
��    ����FLXCOR         :  U,V,T,Q�α�ľ�Ȼ��ե�å�����(������Ǥ�)����
��    ����RADCOR         :  ��ɽ�̲��١���ɽ�������Ѳ��ˤ�����ͥե�å���������
��    ����RADTND         :  ���ͤˤ�벹���Ѳ�Ψ
��    ����GRAVTY         :  �������� (McFarlane)
��    ����HISTIN         :  Evap,Sens,OLR,OSR,Qvdf,QradL,QradS����Ihist routine�ؽ���
��    ��                 :  �Ȼ������ͤˤ������Ѳ�Ψ�ι��
��    ����PDIAG          :  ʪ�������ο���(Suface,Top,Water)
��    ��  ��������QDIAGP*:  ���Ǥ�����ʥѥ�᥿���ɤ߹��ߡ�
��    ��TGINTG           :  ��ɽ�̲��٤���ʬ
��
\end{verbatim}
\clearpage
\begin{verbatim}
�����ϳز�����������ʬ
��
��DYNMCS
����������DSETC          :  �ϳز����Υ��åȥ��åס�����. �̾盧���Ǥϼ¹Ԥ�����
��    ����DSETV          :  �ϳز����Υ��åȥ��å�
��    ��  ��������SETVDF :  ��ľ��ʬ�ե�����������
��    ��      ��  ��������HYDROS��HYDROQ : �ſ尵�η�������
��    ��      ����SETMTX :  ���ߥ���ץꥷ�åȹ����Ѥη�������
��    ����DHSTRG         :  ��,lnPs�λ����Ѳ�Ψ��Ihist routine�ؤ���Ͽ
��    ��  ��������HISTRG*:  hist�����ؤ���Ͽ  (�����ѹ��ɤ߹���)
��    ��          ��������IFLOPN :  �ե�����Υ����ץ�
��    ����DMTRIX         :  ���ߥ���ץꥷ�åȱ����������Ѥ�LU����
��    ��  ��������LUMAKE :  ����Σ̣�ʬ��
��    ����SETPHIS        :  �Ϸ�(��s)���ɤ߹��ߤȥ��ڥ��ȥ�ؤ��Ѵ�
��    ��  ��������RDCON  :  ����ե�������ɤ߹���
��    ��  ��      ��������IFLOPN/GDREAD
��    ��  ��������G2W    :  �ʻҢ����ڥ��ȥ�
��    ��
��    ����GRDDYN         :  �ʻ�������ϳع�η׻�
��    ��  ��������PSDOT  :  ��ɽ��������®�٤η׻�
��    ����TENG2W         :  �����Ѳ���η׻��ʥ��ڥ��ȥ���Ѵ���
��    ��  ��������G2W    :  �ʻҢ����ڥ��ȥ�
��    ����GD2WD          :  ͽ���ѿ�(D,Phi,T,Ps,Q)�Υ��ڥ��ȥ�ؤ��Ѵ�
��    ��  ��������G2W    :  �ʻҢ����ڥ��ȥ�
��    ����TINTGR         :  ���ڥ��ȥ��Ǥλ�����ʬ
��    ��  ��������WHYDRO :  �����ݥƥ󥷥��Υ��ڥ��ȥ��׻�
��    ��      ����LUSOLV :  ȯ���λ���ʿ�ѥ��ڥ��ȥ���
��    ��                 :  Vor,Div,T,Q,lnPs�λ����Ѳ��������ʬ
��    ����MOVGD          :  ���ڥ��ȥ�ι���
��    ����GENGD          :  D,Phi,T,Ps,Q(Wave)��U,V,T,Ps,Q(Grid)
��    ��  ��������W2G��SPG2W
��    ����TENDIF         :  ��ư�̤γȻ���η׻�
��    ����CORDIF         :  ��ư�̤γȻ���ˤ��Ǯ����
��    ��  ��������W2G    :  ���ڥ��ȥ뢪�ʻ�
��    ����HISTIN         :  ��,lnPs�λ����Ѳ�Ψ��Ihist routine�ؽ���
��    ����DDIAG          :  (total energy,enstrophy,KE,IE,PE,LE,total mass)�ν���
��    ��  ��������DDIHRG :  TE etc��Ihist routine�ؤ���Ͽ
��    ��      ��  ��������HISTRG*:  hist�����ؤ���Ͽ  (�����ѹ��ɤ߹���)
��    ��      ��          ��������IFLOPN  :  �ե�����Υ����ץ�
��    ��      ����GHYDRO :  ���٢������ݥƥ󥷥��(potential energy�Τ���)
��    ��      ����HISTIN :  TE etc��Ihist routine�ؤν���
��    ����SPCTLD         :  D,Phi,T,Ps,Q(Wave)�ο���
��        ��������QDIAGP*:  ���Ǥ�����ʥѥ�᥿���ɤ߹��ߡ�
��            ����PRINTD :  ���Ǥΰ�������
\end{verbatim}
\clearpage
\begin{verbatim}
��
����Ĵ��
��
��PADJST                 :  ʪ��������
����������TINTP          :  ��1/2�β�����֤����
��    ����PZLEVS         :  ���������٤����
��    ����RMNEGQ         :  ��ο�����̽���
��    ����CUMADJ*        :  �ѱ��ѥ�᥿�ꥼ�������(Kuo�������ࡿManabe�μ�����ήĴ��)
��    ��  ��CCLLEV       :  ���ؤΥ����å�(Kuo��������)
��    ����LSCOND*        :  �絬�϶ŷ�
��    ����DADJST         :  ������ήĴ��
��    ����RMNEGQ         :  ��ο�����̽���(2����)
��    ����HISTIN         :  Rain,Qcnd,Scnd����Ihist routine�ؽ���
��    ����PDIAG2         :  ʪ�������ο���(Rain)
��        ��������QDIAGP*:  ���Ǥ�����ʥѥ�᥿���ɤ߹��ߡ�
��TFILT
����������LOADGB         :  Asavb routine ����U,V,T,Ps,Q,Vor,Div�������
��
�����ҥ��ȥ����
��
��HISTIN                 :  U,V,T,Ps,Q,Vor,Div,Tg��Ihist routine�ؤν���
��HISTRP                 :  Ihist routine����Ͽ���줿ʪ����̾�ΰ�������
��HISTOU                 :  Ihist routine����Ͽ���줿ʪ���̤ΰ������ե��������
����������HHEDIT��GZDBWX :  �إå����Խ��������Ѵ��񤭹���
����������HMONIT  
��        ����PRINTD :  ���Ǥΰ�������
��
���������ѹ�
��
��ADVSTP                 :  Astep routine�λ��ֹ���
��
�����ꥹ�����ȥե�����ν񤭽Ф�
��
��WRRSTR                 :  �ꥹ�����ȥե�����ν񤭽Ф�
����������IFLOPN         :  �ե�����Υ����ץ�
��    ����WRRSTX         :  ���ܥꥹ�����ȥե�����U/V/T/Ps/Q (steps n-1&n)�ν񤭽Ф�
��    ��  ����GDWRIT     :  GTOOL3����
��    ����WRRSTY         :  ����ȯ���ꥹ�����ȥե����� (steps n-1&n)�ν񤭽Ф�
��WRRSTG                 :  ��ɽ�ꥹ�����ȥե�����ν񤭽Ф�
����������IFLOPN         :  �ե�����Υ����ץ�
��    ����GDWRIT         :  GTOOL3����
��YFINE                  :  �����ƥ�����
\end{verbatim}
