\documentclass[titlepage]{jarticle}
\title{DCPAM Reference Manual}
\author{GFD Dennou Club}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\clearpage
\section{\label{label:0} Module dycore\_grid\_mod}

\begin{itemize}
\item Developers: Morikawa Yasuhiro
\item Version: \$Id: dycore\_grid.f90,v 1.4 2005/01/03 12:48:05 morikawa Exp \$
\item Tag Name: \$Name:  \$
\item Change History: 
\end{itemize}
\subsection{\label{label:1} Overview}

Provide Grid Information.

\subsection{\label{label:2} Error Handling}

\subsection{\label{label:3} Known Bugs}

\subsection{\label{label:4} Note}

\subsection{\label{label:5} Future Plans}

\subsection{\label{label:6} Dependency}

\begin{verbatim}
use dycore_type_mod    , only : STRING
use grid_3d_mod        , only : im, jm, km
use grid_wavenumber_mod, only : nm
\end{verbatim}
\subsection{\label{label:7} Public Interface}

\begin{verbatim}
private
public :: dycore_grid_init, dycore_grid_end  ! subroutines
public :: im, jm, km, nm                     ! variables
\end{verbatim}
\subsection{\label{label:8} Procedure Interface}

\subsubsection{\label{label:9} Initialize module}

 grid\_3d\_mod  ��  grid\_wavenumber\_mod  �ν������Ԥʤ���

\begin{verbatim}
subroutine dycore_grid_init
\end{verbatim}
\paragraph{\label{label:10} Dependency} \

\begin{verbatim}
use dycore_type_mod    , only: STRING
use grid_3d_mod        , only: grid_3d_init
use grid_wavenumber_mod, only: grid_wavenumber_init
use dc_trace           , only: DbgMessage, BeginSub, EndSub
\end{verbatim}
\subsubsection{\label{label:11} Terminate module}

 grid\_3d\_mod  ��  grid\_wavenumber\_mod  �ν�λ������Ԥʤ���

\begin{verbatim}
subroutine dycore_grid_end
\end{verbatim}
\paragraph{\label{label:12} Dependency} \

\begin{verbatim}
use grid_3d_mod        , only: grid_3d_end
use grid_wavenumber_mod, only: grid_wavenumber_end
use dc_trace           , only: DbgMessage, BeginSub, EndSub
\end{verbatim}

\end{document}
