\hypertarget{namespacew__module__interpolate}{}\section{w\+\_\+module\+\_\+interpolate Module Reference}
\label{namespacew__module__interpolate}\index{w\+\_\+module\+\_\+interpolate@{w\+\_\+module\+\_\+interpolate}}


\hyperlink{namespacew__module}{w\+\_\+module} の下部モジュール\+: 補間計算  




\subsection{Detailed Description}
\hyperlink{namespacew__module}{w\+\_\+module} の下部モジュール\+: 補間計算 

\begin{DoxyAuthor}{Author}
Shin-\/ichi Takehiro, Youhei S\+A\+S\+A\+KI 
\end{DoxyAuthor}
\begin{DoxyCopyright}{Copyright}
Copyright (C) S\+P\+M\+O\+D\+EL Development Group, 2019. License is M\+I\+T/\+X11. see \hyperlink{COPYRIGHT}{C\+O\+P\+Y\+R\+I\+G\+HT} in detail 
\end{DoxyCopyright}
\begin{DoxyNote}{Note}
補間計算の方法については doc/w\+\_\+module.\+tex を参照のこと. 
\end{DoxyNote}
\begin{DoxyWarning}{Warning}

\begin{DoxyItemize}
\item 本モジュールを直接呼ぶ事は想定されていないことに注意されたい． ユーザは \hyperlink{namespacew__module}{w\+\_\+module} を呼ぶこと．
\item 変換する格子点データ, スペクトルデータの配列の大きさは決めうちである 
\end{DoxyItemize}
\end{DoxyWarning}
