\hypertarget{namespacew__mpi__module__interpolate}{}\section{w\+\_\+mpi\+\_\+module\+\_\+interpolate Module Reference}
\label{namespacew__mpi__module__interpolate}\index{w\+\_\+mpi\+\_\+module\+\_\+interpolate@{w\+\_\+mpi\+\_\+module\+\_\+interpolate}}


\hyperlink{namespacew__mpi__module}{w\+\_\+mpi\+\_\+module} の下部モジュール\+: 補間  




\subsection{Detailed Description}
\hyperlink{namespacew__mpi__module}{w\+\_\+mpi\+\_\+module} の下部モジュール\+: 補間 

\begin{DoxyCopyright}{Copyright}
Copyright (C) S\+P\+M\+O\+D\+EL Development Group, 2019. License is M\+I\+T/\+X11. see \hyperlink{COPYRIGHT}{C\+O\+P\+Y\+R\+I\+G\+HT} in detail 
\end{DoxyCopyright}
\begin{DoxyAuthor}{Author}
Shin-\/ichi Takehiro, Youhei S\+A\+S\+A\+KI
\end{DoxyAuthor}
補間計算の方法については doc/w\+\_\+module.\+tex を参照のこと. 内部で I\+S\+P\+A\+C\+K3 の S\+Y\+P\+A\+CK を呼んでいる. スペクトルデータおよび格子点データの格納方法や変換の詳しい計算法に ついては I\+S\+P\+A\+C\+K3/\+S\+Y\+P\+A\+CK のマニュアルを参照されたい.

\begin{DoxyWarning}{Warning}
本モジュールを直接呼ぶ事は想定されていないことに注意されたい． ユーザは \hyperlink{namespacew__mpi__module}{w\+\_\+mpi\+\_\+module} を呼ぶこと． 
\end{DoxyWarning}
