<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">% 表題   AGCM5 第1部 数理モデル 物理定数
%
% 履歴 
\Drireki{93/03/20 沼口敦・保坂征宏}
%

\section{地球大気の物理定数}

地球大気の基本的な物理定数を以下に示す.

\begin{tabular}{llll}
地球半径         &amp; $a$         &amp; m                    &amp; 6.37 $\times 10^6$ \\
重力加速度       &amp; $g$         &amp; ms$^{-2}$              &amp; 9.8                \\
大気定圧比熱     &amp; $C_p$       &amp; J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ &amp; 1004.6             \\
大気気体定数     &amp; $R$         &amp; J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ &amp; 287.04             \\
蒸発潜熱         &amp; $L$         &amp; J kg$^{-1}$          &amp; 2.5 $\times 10^6$  \\
水蒸気定圧比熱   &amp; $C_v$       &amp; J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ &amp; 1810.              \\
大気気体定数     &amp; $R_v$       &amp; J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ &amp; 461.               \\
液体水の密度     &amp; $d_{H_2O}$  &amp; J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ &amp; 1000.              \\
0$^{\circ}$での
飽和蒸気         &amp; $e^*$(273K) &amp; Pa                   &amp; 611                \\
Stefan Bolzman
定数             &amp;$\sigma_{SB}$&amp; W m$^{-2}$ K$^{-4}$  &amp; 5.67 
                                                          $\times 10^{-8}$ \\
K\'{a}lman 定数  &amp; $k$         &amp;                      &amp; 0.4                \\
水蒸気分子量比   &amp; $\epsilon_v$&amp;                      &amp; 0.622              \\
仮温度の係数     &amp; $\delta_v = \epsilon_v^{-1} - 1$ 
                               &amp;                      &amp; 0.606              \\
比熱と気体定数の比
                 &amp; $\kappa = R/C_p$
                               &amp;                      &amp; 0.286              \\
\end{tabular}

</pre></body></html>