% ɽ��   dcpam4  �����絤��ʪ����� -- �ϵ��絤��ʪ�����
%
% ���� 
%\Drireki{1993/03/20 �¸��ء��ݺ�����}
%\Drireki{2008/03/25 �������硦��������}
%

\section{�ϵ��絤��ʪ�����}

�ϵ��絤�δ���Ū��ʪ�������ʲ��˼���.

\begin{tabular}{llll}
����Ⱦ��           & $a$         & m                    & 6.37 $\times 10^6$ \\
���ϲ�®��         & $g$         & m s$^{-2}$           & 9.8                \\
�����絤���갵��Ǯ & $C_p$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1004.6             \\
�����絤�ε������ & $R$         & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 287.04             \\
��ȯ��Ǯ           & $L$         & J kg$^{-1}$          & 2.5 $\times 10^6$  \\
������갵��Ǯ     & $C_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1810.              \\
������������     & $R_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 461.               \\
���ο��̩��       & $d_{\mathrm{H}_2\mathrm{O}}$  &
                                   J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1000.              \\
%0$^{\circ}$�Ǥ�
%˰�¾���           & $e^*$(273K) & Pa                   & 611               \\
�����ʬ������     & $\epsilon_v$&                      & 0.622              \\
�����٤η���       & $\delta_v = \epsilon_v^{-1} - 1$ 
                               &                        & 0.606              \\
�����絤���갵��Ǯ�ȵ���������� & $\kappa = R/C_p$
                               &                        & 0.286              \\
Stefan Bolzman ���
                   & $\sigma_{SB}$& W m$^{-2}$ K$^{-4}$ & 5.67 
                                                            $\times 10^{-8}$ \\
K\'{a}lman ���    & $k$         &                      & 0.4                \\
\end{tabular}
