% ɽ��   dcpam4  �����絤��ʪ����� -- �����絤��ʪ�����
%
% ���� 
%\Drireki{1993/03/20 �¸��ء��ݺ�����}
%\Drireki{2008/03/25 �������硦��������}
%

\section{�����絤��ʪ�����}

�����絤�δ���Ū��ʪ�������ʲ��˼���.
�����Ǥ�, �ޤ��ŷ���ʬ�Ȥ��� H$_2$O ������θ����Ƥ��ʤ�. 

\begin{tabular}{llll}
����Ⱦ��           & $a$         & m                    & 1.43 $\times 10^{10}$ \\
���ϲ�®��         & $g$         & m s$^{-2}$           & 23.1               \\
�����絤���갵��Ǯ & $C_p$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 11900.9264         \\
�����絤�ε������ & $R$         & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 3611.44466         \\
��ȯ��Ǯ           & $L$         & J kg$^{-1}$          & 2.5 $\times 10^6$  \\
������갵��Ǯ     & $C_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1810.              \\
������������     & $R_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 461.               \\
���ο��̩��       & $d_{\mathrm{H}_2\mathrm{O}}$  &
                                   J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1000.              \\
%0$^{\circ}$�Ǥ�
%˰�¾���           & $e^*$(273K) & Pa                   & 611               \\
�����ʬ������     & $\epsilon_v$ &                     & 7.8250532          \\
�����٤η���       & $\delta_v = \epsilon_v^{-1} - 1$ 
                               &                        & $-$0.8722053       \\
�����絤���갵��Ǯ�ȵ���������� & $\kappa = R/C_p$
                               &                        & 0.30345912         \\
Stefan Bolzman
���               &$\sigma_{SB}$& W m$^{-2}$ K$^{-4}$  & 5.67 
                                                            $\times 10^{-8}$ \\
K\'{a}lman ���    & $k$         &                      & 0.4                \\
\end{tabular}
