% ɽ��   dcpam4 ��ɸ�� -- ��ɸ��
%
% ����  
%\Drireki{1991/10/31  �ݺ�����}
%\Drireki{2008/03/25  �������硦��������}
%\Drireki{2008/06/27  ��������}
%
\section{��ɸ��}

��ɸ�Ϥ�, ��ʿ�����ˤϰ��� $\varphi$, ���� $\lambda$ ��, 
��ľ�����ˤ�${\displaystyle \sigma \equiv \frac{p}{p_s} }$ 
��Ȥ�. ������ $p$�ϵ���, $p_s$����ɽ�̵����Ǥ���. 

��ɸ�μ�����˴ؤ���ܺ٤��̻��
\htmladdnormallinkfoot{�����������Ϥ�Ƴ�Ф˴ؤ��뻲�ͻ���}
{http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam/dcpam4/dcpam4\_current/doc/physical\_model/htm/physical\_model.htm}��
�Ρغ�ɸ�Ϥμ�����٤򻲾Ȥ���.

