% 表題   DCPAM5  大規模凝結
%
% 履歴
%\Drireki{1993/03/18 沼口敦・保坂征宏}
%\Drireki{2010/04/14 高橋芳幸}
%
%\Dchapterhead
%  \chapter{大規模凝結}
\chapter{非対流性凝結 (大規模凝結)}
\Dchaplab{lscond}


\section{はじめに}

格子点の相対湿度が閾値を超えた場合, 非対流性凝結 (以後, 大規模凝結と呼ぶ) が
生じると考える.

ここでは, まず Manabe et al. (1965) に従った方法について述べ,
その後で, Le Treut and Li (1991) を氷相を含むように拡張した方法について述べる.


\input{lscond/lscond_m65}
\newpage
\input{lscond/lscond_ll91}
\newpage
\input{lscond/lscond_references}
