% 表題   DCPAM5 第1部 物理過程 放射
%
% 履歴 
%\Drireki{2011/07/01 高橋芳幸}
%\Dchapterhead
%
\section{はじめに}


ここでは放射モデルについて述べる.
まず初めに, 基本となる加熱率, 散乱のない場合の放射伝達方程式, 散乱を考慮した
放射伝達方程式について述べる.
その後に, 地球流体電脳倶楽部 AGCM5 で標準として用いられていた放射モデル, 
地球大気用放射モデルのそれぞれに特有の点について述べる. 


