% 表題   DCPAM5  惑星大気の物理定数 -- 地球大気の物理定数
%
% 履歴 
%\Drireki{1993/03/20 沼口敦・保坂征宏}
%\Drireki{2008/03/25 森川靖大・石渡正樹}
%

\section{地球大気の物理定数}

地球大気の基本的な物理定数を以下に示す.

\begin{tabular}{llll}
惑星半径           & $a$         & m                    & 6.37 $\times 10^6$ \\
重力加速度         & $g$         & m s$^{-2}$           & 9.8                \\
乾燥大気の定圧比熱 & $C_p$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1004.6             \\
乾燥大気の気体定数 & $R$         & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 287.04             \\
蒸発潜熱           & $L$         & J kg$^{-1}$          & 2.5 $\times 10^6$  \\
水蒸気定圧比熱     & $C_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1810.              \\
水蒸気気体定数     & $R_v$       & J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 461.               \\
液体水の密度       & $d_{\mathrm{H}_2\mathrm{O}}$  &
                                   J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ & 1000.              \\
%0$^{\circ}$での
%飽和蒸気           & $e^*$(273K) & Pa                   & 611               \\
水蒸気分子量比     & $\epsilon_v$&                      & 0.622              \\
仮温度の係数       & $\delta_v = \epsilon_v^{-1} - 1$ 
                               &                        & 0.606              \\
乾燥大気の定圧比熱と気体定数の比 & $\kappa = R/C_p$
                               &                        & 0.286              \\
%Stefan Bolzman 定数
%                   & $\sigma_{SB}$& W m$^{-2}$ K$^{-4}$ & 5.67 
%                                                            $\times 10^{-8}$ \\
K\'{a}lman 定数    & $k$         &                      & 0.4                \\
\end{tabular}
