% 表題   DCPAM5  積雲パラメタリゼーション  湿潤対流調節
%
% 履歴 
%\Drireki{2016/03/11 高橋芳幸}
%
%

\section{湿潤対流調節}
\Dseclab{cumulus:mca}

ここでは, 湿潤対流調節 (e.g., Manabe et al., 1965) の定式化について解説する. 
なお, 乾燥対流調節の定式化は, 水蒸気がない条件の下で, 湿潤対流調節の
式から容易に導出できるため, ここに示す式は乾燥対流調節の解説にもなっている. 

\Dinput{cumulus/cumulus-mca-math.tex}
\Dinput{cumulus/cumulus-mca-disc.tex}
