\documentclass[titlepage]{jarticle}
\title{DCPAM Reference Manual}
\author{GFD Dennou Club}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\clearpage
\section{\label{label:0} Program dycore}

\begin{itemize}
\item Developers: Morikawa Yasuhiro
\item Version: \$Id: dycore.f90,v 1.15 2005/01/22 13:51:18 morikawa Exp \$
\item Tag Name: \$Name:  \$
\item Change History: 
\end{itemize}
\subsection{\label{label:1} Overview}

DCPAM Main Program.

\subsection{\label{label:2} Error Handling}

\subsection{\label{label:3} Known Bugs}

\subsection{\label{label:4} Note}

\subsection{\label{label:5} Future Plans}

\subsection{\label{label:6} Dependency}

----- NAMELIST 名設定モジュール -----

\begin{verbatim}
use nmlfile_mod, only: nmlfile_init, nmlfile_open, nmlfile_close
\end{verbatim}
----- 物理定数設定モジュール -----

\begin{verbatim}
use constants_mod, only: SecPerDay
\end{verbatim}
----- 構造体参照モジュール -----

\begin{verbatim}
use dycore_type_mod, only: DYCORE_VARS, DYCORE_DIMS, STRING, INTKIND, REKIND
\end{verbatim}
----- 格子点取得モジュール -----

\begin{verbatim}
use dycore_grid_mod, only: dycore_grid_init, dycore_grid_end, &
     &                     im, jm, km, nm
\end{verbatim}
----- データI/Oモジュール -----

\begin{verbatim}
use dycore_in_mod,   only: dycore_in_init,                  &
     &                     dycore_in_dims, dycore_in_vars,  &
     &                     dycore_in_end
use dycore_out_mod,  only: dycore_out_init, dycore_out_put, &
     &                     dycore_out_end
\end{verbatim}
----- 力学過程モジュール (スペクトルモデル用) -----

\begin{verbatim}
use dycore_dynamics_mod, only: dycore_dynamics_init, &
     &                         dycore_dynamics_prediction,  &
     &                         dycore_dynamics_diagnostic,  &
     &                         dycore_dynamics_diffusion,  &
     &                         dycore_dynamics_end
\end{verbatim}
----- Held and Suarez(1994) モジュール -----

\begin{verbatim}
use dycore_hs94forcing_mod, only: dycore_hs94forcing_init, &
     &                            dycore_hs94forcing     , &
     &                            dycore_hs94forcing_end
\end{verbatim}
----- 時間更新・タイムフィルターモジュール -----

\begin{verbatim}
use dycore_time_mod, only: dycore_time_init, dycore_time_progress, &
     &                     dycore_time_end,  dycore_time_filter,   &
     &                     StepInterval, OutputStep, &
     &                     CurrentLoop, CurrentTime, DelTime
    ! &                     dycore_time_filter
\end{verbatim}
----- デバッグ・汎用ツール -----

\begin{verbatim}
use dc_trace,  only: SetDebug, DbgMessage, BeginSub, EndSub
use dc_message,only: MessageNotify
use dc_string, only: toChar
\end{verbatim}
\subsection{\label{label:7} NAMELIST}

実験設定を行う。

\begin{verbatim}
logical :: CalcDynamics    = .true. ! 力学コアの演算
logical :: CalcDiffusion   = .true. ! 拡散項の演算
logical :: CalcHS94forcing = .true. ! Held and Suarez(1994) による強制

namelist /dycore_nml/ &
     & CalcDynamics            , & ! 力学コアの演算
     & CalcDiffusion           , & ! 拡散項の演算
     & CalcHS94forcing             ! Held and Suarez(1994) による強制
\end{verbatim}

\end{document}
