\documentclass[titlepage]{jarticle}
\title{DCPAM Reference Manual}
\author{GFD Dennou Club}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\clearpage
\section{\label{label:0} Module grid\_wavenumber\_mod}

\begin{itemize}
\item Developers: Morikawa Yasuhiro
\item Version: \$Id: grid\_wavenumber.f90,v 1.7 2005/01/19 08:52:30 morikawa Exp \$
\item Tag Name: \$Name:  \$
\item Change History: 
\end{itemize}
\subsection{\label{label:1} Overview}

This module set maximum wavenumber of harmonic function in spectral method.

スペクトル法を用いる際の球面調和関数の最大波数の設定を行う。

\subsection{\label{label:2} Error Handling}

\subsection{\label{label:3} Known Bugs}

\subsection{\label{label:4} Note}

\subsection{\label{label:5} Future Plans}

\subsection{\label{label:6} Dependency}

\begin{verbatim}
use type_mod, only : INTKIND, STRING
\end{verbatim}
\subsection{\label{label:7} Public Interface}

\begin{verbatim}
private
public :: grid_wavenumber_init, grid_wavenumber_end ! subroutine
public :: nm                                        ! variables
\end{verbatim}
\subsection{\label{label:8} Public Data}

grid\_wavenumber\_init において値が設定される。以下はデフォルト値。

\begin{verbatim}
integer(INTKIND), save :: nm = 21      ! 波数の設定
\end{verbatim}
\subsection{\label{label:9} Procedure Interface}

\subsubsection{\label{label:10} Initialize module and acquire NAMELIST}

NAMELIST から最大波数を取得する。
取得できない場合、またはゼロ以下の値が与えられた場合、
上記のデフォルト値が強制的に設定される。

NAMELIST ファイルは、メインプログラムにて  nmlfile\_mod  の
 nmlfile\_init  で指定されることが想定されているが、
もしもこの初期化ルーチンより以前に指定されていなければ、
 nmlfile\_init  のデフォルトで指定される NAMELIST ファイルを
読む。

\begin{verbatim}
subroutine grid_wavenumber_init
\end{verbatim}
\paragraph{\label{label:11} Dependency} \

\begin{verbatim}
use type_mod,   only: INTKIND
use nmlfile_mod,only: nmlfile_init, nmlfile_open, nmlfile_close
use dc_trace,   only: DbgMessage, BeginSub, EndSub
use dc_message, only: MessageNotify
\end{verbatim}
\paragraph{\label{label:12} NAMELIST} \

\begin{verbatim}
namelist /grid_wavenumber_nml/ nm ! 最大波数
\end{verbatim}
\subsubsection{\label{label:13} Terminate module}

NAMELIST から読み込んだ値を破棄し、各定数をデフォルトの値に戻す。

\begin{verbatim}
subroutine grid_wavenumber_end
\end{verbatim}
\paragraph{\label{label:14} Dependency} \

\begin{verbatim}
use dc_trace,  only: DbgMessage, BeginSub, EndSub
\end{verbatim}

\end{document}
