
%% % 卒業論文 
%% % タイトル「未定」      
%% %
%% % 20XX/XX/XX 修正
%% % 20XX/XX/XX 作成
%% %
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%             Style  Setting             %%%%%%%%
%% % フォント: 12point (最大), 片面印刷
%% \documentclass[a4j,12pt,openbib,oneside]{jreport}

%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%             Package Include            %%%%%%%%
%% \usepackage{ascmac}
%% \usepackage{tabularx}
%% \usepackage[dvipdfmx]{graphicx}
%% %\usepackage[dvips]{graphicx}
%% %\usepackage{float}
%% \usepackage{amssymb}
%% \usepackage{amsmath}
%% \usepackage{Dennou6}		% 電脳スタイル ver 6
%% \usepackage{bm}
%% %\usepackage{fancybox}

%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%            PageStyle Setting           %%%%%%%%
%% \pagestyle{DAmyheadings}


%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%        Title and Auther Setting        %%%%%%%%
%% %%
%% %%  [ ] はヘッダに書き出される.
%% %%  { } は表題 (\maketitle) に書き出される.

%% \Dtitle{sotsuron}         % 変更不可
%% \Dauthor{惑星太郎}        % ゼミ担当者の名前
%% \Ddate{2019/02/08}        % ゼミの日時 (毎回変更すること)
%% \Dfile{sotsuron.tex}

%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%   Set Counter (chapter, section etc. ) %%%%%%%%
%% \setcounter{chapter}{2}    % 章番号
%% \setcounter{section}{1}    % 節番号
%% \setcounter{subsection}{1}
%% \setcounter{equation}{0}   % 式番号
%% \setcounter{page}{1}     % 必ず開始ページは明記する
%% \setcounter{figure}{1}     % 図番号
%% \setcounter{table}{0}      % 表番号
%% \setcounter{footnote}{0}


%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%        Counter Output Format           %%%%%%%%
%% \def\thechapter{\arabic{chapter}}
%% \def\thesection{\arabic{chapter}.\arabic{section}}
%% \def\thesubsection{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{subsection}}
%% \def\theequation{\arabic{chapter}.\arabic{equation}}
%% \def\thepage{\arabic{page}}
%% \def\thefigure{\arabic{chapter}.\arabic{figure}}
%% \def\thetable{\arabic{chapter}.\arabic{table}}
%% \def\thefootnote{*\arabic{footnote}}


%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%        Dennou-Style Definition         %%%%%%%%

%% %% 改段落時の空行設定
%% \Dparskip      % 改段落時に一行空行を入れる
%% %\Dnoparskip    % 改段落時に一行空行を入れない

%% %% 改段落時のインデント設定
%% \Dparindent    % 改段落時にインデントする
%% %\Dnoparindent  % 改段落時にインデントしない

%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%  macro  
%% \newcommand{\pdiff}[3]{
%%   \ifnum #1<1%
%%   \text{エラー}(最初の引数は1以上)\else{%
%%     \ifnum #1=1 \frac{\partial #2}{\partial #3}\else%
%%       \frac{\partial^{#1} #2}{\partial #3^{#1}}\fi
%%   }\fi%
%% }

%% \newcommand*{\aboxed}[2]{%
%%   \rlap{\boxed{#1#2}}%
%%   \phantom{\hskip\fboxrule\hskip\fboxsep #1}&\phantom{#2}%
%% }

%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%%             Textcd  Start                 %%%%%%%%
%% \begin{document}
\chapter{解析結果}    % 章の始めからの場合はこのコマンドを使用する
この章では, PNA が最大の時と最小の時のそれぞれについての, 500 hPa ジオポテンシャル高度, 海面更生気圧, 1000 - 500 hPa 層厚, 地表面温度の特徴を確認する. 
%\section{エクマン層}      % 節の始めからの場合はこのコマンドを使用する

\section{500 hPa ジオポテンシャル高度}
\markright{第\arabic{chapter}章 解析結果} %  節の題名を書き込むこと

% ここから本文を書く

PNA が最大と最小の時における 500 hPa ジオポテンシャル高度を図 3.1 と図 3.2 に示す. 
PNA が最大の時 (図 3.1) では 5440 m 付近の等高度線が蛇行しており, 北アメリカ大陸西部でリッジ, 北アメリカ大陸でトラフが見られる. 
一方で PNA が最小の時 (図 3.2) には等高度線は東西方向に比較的直線的であり, PNA が最大の時においてのようなリッジやトラフは確認できない. \\
　図 3.3 は図 3.1 と図 3.2 の差の図である. 
PNA が最大の時の図 (図 3.1) と PNA が最小の時の図 (図 3.2) の差を取ることで, 太平洋・北米パターンによる 500 hPa ジオポテンシャル高度変動の中心が明瞭になる. 
図 3.3 より, PNA が最大と最小の時の 500 hPa ジオポテンシャル高度では, 北太平洋, 北アメリカ大陸北西部, 北アメリカ大陸南東部で大きな差があることがわかる. 
これらの変動中心は, ハワイ付近 ($\ang{20}$N, $\ang{160}$W) の中心を除いて図 2.1 の相関の中心とほぼ一致する. 

\begin{figure}[H] % 図 3.1
  \begin{center}
    \includegraphics[width=8.5cm]{./figs/positive_500hPa_map_1962_1977-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{PNA が最大の時の 500 hPa ジオポテンシャル高度. 
    等値線間隔は 80 m.}}
  \end{center}
\end{figure}
\begin{figure}[H] % 図 3.2
  \begin{center}
    \includegraphics[width=8.5cm]{./figs/negative_500hPa_map_1962_1977-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{PNA が最小の時の 500 hPa ジオポテンシャル高度. 
    等値線間隔は 80 m.}}
  \end{center}
\end{figure}

\begin{figure}[H] % 図 3.3
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/500hPa_difference_positive_negative_1962_1977_tonecontour-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{PNA が最大の時と最小の時の 500 hPa ジオポテンシャル高度の差の図. 
    等値線間隔は 40 m. 
    実線は正の値, 点線は負の値を示す.}}
  \end{center}
\end{figure}


\section{海面更生気圧}
PNA が最大の時と最小の時の海面更生気圧を図 3.4 と図 3.5 に示す. 
海面更生気圧においては, PNA が最大の時と最小の時の北太平洋の低気圧の強さの違いが特徴的である. 
PNA が最大の時 (図 3.4) は北太平洋低気圧が強いのに対して, PNA が最小の時 (図 3.5) は弱い. 
さらに, 北太平洋低気圧が強いときはアイスランドの南側の低気圧が弱く, 逆に北太平洋低気圧が弱いときはアイスランドの南側の低気圧が強いことがわかる. 
この北太平洋低気圧とアイスランド低気圧の負の相関は, 太平洋・北米パターンとは異なるテレコネクションパターンである北大西洋振動の現れである. \\
　図 3.6 は PNA が最大の時と最小の時の海面更生気圧の差の図である. 
この図からも北太平洋の低気圧の強さが大きく異なることがわかる. 

\begin{figure}[H] % 図 3.4
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/positive_slp_1962_1977_tonecontour-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{PNA が最大の時の海面更生気圧. 
    等値線間隔は 4 hPa.}}
  \end{center}
\end{figure}

\begin{figure}[H] % 図 3.5
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/negative_slp_1962_1977_tonecontour-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{PNA が最小の時の海面更生気圧. 
    等値線間隔は 4 hPa.}}
  \end{center}
\end{figure}

\begin{figure}[H] % 図 3.6
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/slp_difference_positive_negative_1962_1977-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{PNA が最大の時と最小の時の海面更生気圧の差. 
    等値線間隔は 4 hPa.}}
  \end{center}
\end{figure}


\section{1000 - 500 hPa 層厚}
図 3.7 と図 3.8 はそれぞれ, PNA が最大の時と最小の時の 1000 - 500 hPa 層厚異常を示す. 
ここで 1000 - 500 hPa 層厚は, 1000 - 500 hPa の気層の平均温度の指標とみなすことができる. 
図 3.7 より, PNA が最大の時は, 1000 - 500 hPa の気層の平均温度は, 北太平洋と北アメリカ大陸南東部で負の異常, 北アメリカ大陸北西部で正の異常となることがわかる. 
PNA が最大の時の 500 hPa ジオポテンシャル高度 (図 3.1) と比較すると, 北アメリカ大陸北西部のリッジの位置が正の異常, 北アメリカ大陸南東部のトラフの位置が負の異常となっていることもまたわかる. 
PNA が最小の時は, 図 3.8 より PNA が最大の時と逆の異常となる. \\
　図 3.9 は, PNA が最大の時の層厚 (図 3.7) と PNA が最小の時の層厚 (図 3.8) の差の図である. 
この図と図 3.3 を比較すると, 1000 - 500 hPa 層厚の変動の中心と 500 hPa ジオポテンシャル高度の変動の中心はほぼ一致しており, 異常の符号も一致している. 
1000 - 500 hPa 層厚は 500 hPa ジオポテンシャル高度から 1000 hPa ジオポテンシャル高度を引いた値であるため, このことより 1000 hPa ジオポテンシャル高度も 500 hPa ジオポテンシャル高度と同様の異常分布をもつことが考えられる. 
したがって, 太平洋・北米パターンが順圧な構造であることがわかる. 

\begin{figure}[H] % 3.7
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/thickness_difference_positive_mean_1962_1977_tonecontour-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{1000 - 500 hPa 層厚における, PNA が最大の時と冬季 45 ヶ月平均の差の図. 
    実線は正の値, 点線は負の値を示す. 
    等値線間隔は 20 m.}}
  \end{center}
\end{figure}

\begin{figure}[H] % 3.8
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/thickness_difference_negative_mean_1962_1977_tonecontour-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{1000 - 500 hPa 層厚における, PNA が最小の時と冬季 45 ヶ月平均の差の図. 
    実線は正の値, 点線は負の値を示す. 
    等値線間隔は 20 m.}}
  \end{center}
\end{figure}

\begin{figure}[H] % 3.9
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/thickness_difference_positive_negative_1962_1977_tonecontour-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{1000 - 500 hPa 層厚における, PNA が最大の時と最小の時の差の図. 
    実線は正の値, 点線は負の値を示す. 
    等値線間隔は 20 m.}}
  \end{center}
\end{figure}


\section{地表面温度}
図 3.10 は PNA が最大の時と最小の時の地表面温度の差の図である. 
層厚の差の図 (図 3.9) と比べてみると, 差の大きな部分の位置や符号がほぼ一致していることがわかる. 
つまり, 地表面温度も 1000 - 500 hPa の気層の平均温度と同様の変動をしている. 

\begin{figure}[H]
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{./figs/air_1000hPa_difference_positive_negative_1962_1977-rotate.pdf}
    \caption{\footnotesize{地表面温度における, PNA が最大の時と最小の時の差.
    等値線間隔は 1 K.}}
  \end{center}
\end{figure}

%\end{document}
%%%%%%%%              Text End                  %%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%              Sample                    %%%%%%%%

%\begin{figure}[h]
%  \begin{center}
%    \includegraphics[width=10cm]{fig6_2.PNG}
%    \caption{\footnotesize{}}
%  \end{center}
%\end{figure}

%extractbb ***.PNG
