
%% % 卒業論文 
%% % タイトル「金星大気大循環モデルにおける静的安定度の 傾圧不安定への影響」      
%% %
%% % 2023/03/20 修正
%% % 2022/12/20 作成
%% %
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% %%%%%%%% Text Start                 %%%%%%%%
%% \begin{document}

\newpage
\thispagestyle{empty}
\vspace*{\stretch{1}}
\begin{center}
  \subsection*{要旨}
  \begin{flushleft}

    金星大気には高度 55-60 km 付近に静的安定度が中立に近い層 (低安定度層) が存在することが知られている.  
    本論文では, 金星大気大循環モデル AFES-Venus を用いて, 強制に用いる
    ニュートン冷却の基準温度場の静的安定度 (強制安定度と呼ぶ) を変えた時に実現される安定度分布と傾圧不安定について調査した. 
    大きく分けて 3 つの実験: 
    低安定度層の強制安定度を負にする実験, 低安定度層より下の層の強制安定度を変える実験, 
    低安定度層の厚さを変える実験を行い, 
    それぞれの実験において実現された安定度分布や, 東西平均東西風, 渦位, 渦熱輸送, 質量流線関数の分布の特徴を示した. 
    低安定度層の強制安定度を負にする実験から, 
    0.1 K/km 程度の低安定度層を実現するためには, 
    低安定度層の強制安定度を $-1.5$ K/km 以下の値にする必要があることが分かった. 
    低安定度層より下の層の強制安定度を変える実験から, 下層の高い強制安定度が低安定度層に実現される安定度を大きくすることが分かった. 
    低安定度層の厚さを変える実験から, 低安定度層の強制安定度を大きくしなくても, 
    低安定度層の厚さを大きくすることで, より中立に近い値の低安定度層が実現されることが分かった. 
    また, 各々の実験結果から, 低安定度層が存在すれば, 実現される安定度によらず, 傾圧不安定が発生することが示唆された. 

  \end{flushleft}
\end{center}
\vspace{\stretch{2}}
\pagebreak


%\end{document}
%%%%%%%%              Text End                  %%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%