<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">    検定に関するノート

内容
§1 検定の前提となる事柄
  1.1 母集団と標本
  1.2 平均、分散
  1.3 信頼度、信頼区間   
  1.4 確率変数、確率密度関数
  1.5 正規分布
  1.6 正規分布を母集団とする標本集団の性質
  1.7 ガンマ関数とその性質 
  1.8 χ2分布 
  1.9 ガンマ分布
  1.10 t分布

§2 検定
  2.1 検定の考え方
  2.2 母平均の検定
  2.3 差の検定</pre></body></html>