%%
\section{はじめに}
%%
海洋大循環の数値実験の中では, 特定の格子点において静的不安定(ポテンシャル密度の鉛直勾配が正)が発生し得る.
自然では, 対流過程が海水カラムの静的不安定を速やかに解消する. 
しかし, 静水圧平衡の仮定を行う静水圧海洋大循環モデルでは対流過程は表現できないため,
この過程をパラメーター化しなければならない.
海洋大循環モデルにおける対流過程のパラメーター化には, 大きくは以下のようなものがある.
%%
\begin{itemize}
 \item 非貫入型対流調節
 \item 貫入型対流調節
 \item 乱流クロージャースキーム      
\end{itemize}
%%
本ノートでは, 海洋大循環モデルにおける対流過程のパラメタリゼーションの内,
非貫入型対流調節について述べる.

